Fig. 19. JaSt37 6 cm

Fig. 20. JaSt38 6 cm

Fig. 21. JaSt41 3 cm

Fig. 22. JaSt42 3 cm

Fig. 23. JaSt46 3 cm

Fig. 24. JaSt49 3 cm

Fig. 25. JaSt52 3 cm

Fig. 26. JaSt54 3 cm

Fig. 27. JaSt55 6 cm

Fig. 28. JaSt56 3 cm

Fig. 29. JaSt58 6 cm

Fig. 30. JaSt60 3 cm

Fig. 31. JaSt63 6 cm

Fig. 32. JaSt64 3 cm

Fig. 33. JaSt65 3 cm

Fig. 34. JaSt66 3 cm

Fig. 35. JaSt67 3 cm

Fig. 36. JaSt68 3 cm