Fig. 37. JaSt71 3 cm

Fig. 38. JaSt73 3 cm

Fig. 39. JaSt74 3 cm

Fig. 40. JaSt75 3 cm

Fig. 41. JaSt76 3 cm

Fig. 42. JaSt77 3 cm

Fig. 43. JaSt78 6 cm

Fig. 44. JaSt79 3 cm

Fig. 45. JaSt81 3 cm

Fig. 46. JaSt83 6 cm

Fig. 47. JaSt85 6 cm

Fig. 48. JaSt86 6 cm

Fig. 49. JaSt89 6 cm

Fig. 50. JaSt90 6 cm

Fig. 51. JaSt95 6 cm

Fig. 52. JaSt97 6 cm

Fig. 53. JaSt98 3 cm